WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118965123 Leopold, Großherzog von Baden Leopold von Hochberg[^1]
[^1: - Sohn des Markgrafen Karl Friedrich von Baden und dessen zweiter Frau Luise Karoline, geb. Geyer von Geyersberg, Reichsgräfin von Hochberg (1768–1820)
- seit 1818 Erbprinz von Baden
- 1819 Heirat mit Sophie Wilhelmine von Holstein-Gottorp
- ab 1830 Großherzog von Baden]