WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Harnier, Katharina Henriette von; Fladt, Katharina Henriette
birth: 1773-06-24, Schwetzingen
death: 1847-12-13, Würzburg
sex: f
residence: München
- Tochter des Johann Georg Fladt aus Mannheim und der Maria Anna, geb. Ritter
- Schwester von Thomas Anton Flad
- 4. März 1797 Heirat mit Heinrich Wilhelm Karl von Harnier (1767–1823)