WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reichenbach, Leopold von; Reichenbach, Lorenz Leopold von
birth: 1780-09-20, Steinbeck
death: 1840-10-13, Dippelsdorf
sex: m
occupation: Rittmeister
residence: Dippelsdorf (Schlesien)
residence: Berlin
- Königl. Preußischer Rittmeister, seit 1813 Besitzer des Gutes Dippelsdorf bei Löwenberg/Schlesien
- verheiratet mit Sophie Henriette, geb. Welper
- hielt sich auf der Durchreise von Karlsbad nach Dippelsdorf vom 12. bis 13. Juli 1817 in Dresden auf (Anzeigen Nr. 77 vom 16. 07. 1817, Sp. 1070)