WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Höck, Herr[^1]
[^1: - 1822 bis 1828 Theatermeister am Leipziger Theater, ab 1828 in Hamburg (1830 letztmalig als Maschinen- und Theatermeister im Hamburger Adressbuch erwähnt, wohnhaft Gänsemarkt 96)
- machte sich an beiden Häusern u. a. um die Erstaufführungen des Oberon (Leipzig 24. Dezember 1826, Hamburg 15. Januar 1829) verdient]