WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Roth, Gottlob; Rothe, Gottlob
identifier: 116637773
birth: 1774-10-12, Zwickau
death: 1857-05-23, Dresden
sex: m
occupation: Klarinettist
occupation: Kammermusikus
occupation: Vorstand im Concertverein
residence: Dresden
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle seit 1794 als Klarinettist; sein Bruder Johann Traugott und er waren die ersten in der Kapelle angestellten Klarinettisten (Gehalt 1813: 400 Thlr.); 1828 pensioniert
- Vertrauter des Ehepaars Weber