WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116637773 Roth, Gottlob Rothe, Gottlob[^1]
[^1: - Mitglied der Dresdner Hofkapelle seit 1794 als Klarinettist; sein Bruder Johann Traugott und er waren die ersten in der Kapelle angestellten Klarinettisten (Gehalt 1813: 400 Thlr.); 1828 pensioniert
- Vertrauter des Ehepaars Weber]