WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116799293 Schmitt, Aloys Schmidt, Aloyse[^1]
[^1: - Sohn des Schulrektors und Organisten Franz Bartholomäus Schmitt, musikalische Ausbildung durch den Vater
- lebte ab 1800 im Haus von Johann Anton André in Offenbach, weitere Ausbildung durch Johann Georg Vollweiler und Philipp Carl Hoffmann
- ab 1806 in Frankfurt/Main ansässig, Konzertauftritte ab 1810, ausgedehnte Konzertreisen ab 1814, Tätigkeit als Klavierlehrer (u. a. von Ferdinand Hiller)
- Würdigung seines Klavierspiels und seiner Kompositionen in der Dresdner Abend-Zeitung, Jg. 3, Nr. 164 (10. Juli 1819)
- 1824 zum Kammerkomponisten in München ernannt
- 1825/26 in Berlin ansässig
- 1826 bis 1829 Hoforganist in Hannover
- lebte danach wieder in Frankfurt als Musiklehrer; gründete 1834 den dortigen Instrumentalverein (später Philharmonischen Verein), dessen Dirigent bis 1844
- Vater von Georg Aloys Schmitt (1827–1902)]