WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

138179654 Schneider, Gottlieb Schneider, Johann Gottlieb[^1]
[^1: - Sohn des Lehrers und Organisten Johann Gottlob Schneider (1753–1840) und dessen zweiter Frau Anna Rosina, geb. Hänisch (1762–1832), jüngster Bruder von Friedrich Schneider; musikalische Ausbildung durch den Vater
- ab 1815 Musiklehrer in Bautzen
- ab 1817 Organist in Sorau
- ab 1825 Organist in Hirschberg]