WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118610813 Schröder, Friedrich Ludwig Schröder, Friedrich Ulrich Ludwig[^1]
[^1: - Sohn der Schauspielerin Sophie Charlotte Schröder
- 1747 Bühnendebüt in der Gesellschaft seines Stiefvaters Konrad Ernst Ackermann
- übernahm 1771 gemeinsam mit seiner Mutter die Direktion der Ackermannschen Truppe in Hamburg (bis 1780)
- 1773 Heirat mit der Tänzerin und Schauspielerin Anna Christina Hart (1755–1829)
- 1781–1785 Schauspieler am Burgtheater in Wien
- 1785/86 mit eigener Theatertruppe in Altona und Hannover (ab 1786 Hamburg)
- 1786–1798 Direktor des deutschsprachigen Theaters in Hamburg unter seiner Direktion waren dort u. a. Jeanette von Weber (1786–1789, dritte Gesangspartien, Mütterrollen und Soubretten) und Aloysia Lange, geb. Weber (1796–1798, erste Sängerin) engagiert, evtl. auch Fridolin von Weber als 2. Geiger (1786/87)
- zog sich 1798 auf sein Landgut Rellingen bei Hamburg zurück, dort besuchten ihn am 4. Oktober 1802 Franz Anton von Weber und sein Sohn Carl Maria, in dessen Stammbuch sich Schröder eintrug
- 1811/12 nochmals kurzzeitig Theaterdirektor in Hamburg]