WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schwencke, Johann Friedrich; Schwenke, Johannes Friedrich
identifier: 117410969
birth: 1792-04-30, Hamburg
death: 1852-09-28, Hamburg
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Organist
residence: Hamburg
Sohn von Christian Friedrich Gottlieb Schwencke; studierte zunächst Klarinette bei seinem Onkel Hinrich August Ferdinand Hartmann; wandte sich dann der Orgel zu und wurde 1829 Organist an St. Nikolai.