WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schmidt, G.[^1]
[^1: - zunächst unter Direktor Pichler Chorist, ab Herbst 1822 in Bremen und Winter 1822/23 in Münster Solist (2. Tenorpartien, sang in den dortigen Freischütz-Erstaufführungen jeweils den Ottokar), dort gemeinsam mit Wilhelm Schmidt (d. ä.) und Georgine Schmidt, geb. Raabe, engagiert, danach auch in Minden bezeugt
- Mai 1826 bis August 1831 am Hoftheater Detmold als 2. Tenor (als Schmidt sen. zur Unterscheidung von C. Schmidt jun., ebd. September 1826 bis Februar 1827)]