WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116069309 Bartley, George[^1]
[^1: - Sohn des Logenwarts Bartley im Bath Theatre
- bereits als Jugendlicher am Theater in Bath beschäftigt, dann bei einer reisenden Gesellschaft
- ab 1802/03 an Theatern in London tätig
- 1809 bis 1811 Leiter des Glasgow Theatre, danach Komiker u. a. in Manchester und Liverpool
- ab 1814 wieder in London (von dort 1818 Reise nach Amerika)
- hielt von 1820 bis 1828 populäre astronomische Vorträge im English Opera House
- ab 1829/30 Manager des Covent Garden Theatre
- 1843 Rückzug von der Bühne (gelegentliche Auftritte noch bis 1852)]