WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seidel, Friedrich Ludwig
identifier: 10218206X
birth: 1765-06-01, Treuenbrietzen (Brandenburg)
death: 1831-05-05, Berlin-Charlottenburg
sex: m
occupation: Musikdirektor
occupation: Komponist
occupation: Klavierlehrer
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Berlin
- Sohn eines Schuhmachers, zunächst als Orgel- und Klavierspieler ausgebildet
- ab 1776 aufgrund der Fürsprache Reichardts in Berlin weitere Ausbildung beim Konzertmeister Carl (Hermann Heinrich) Benda
- 1785 begleitete er Reichardt nach London und Paris
- nach der Rückkehr 1786 wirkte er als Klavierlehrer in Berlin
- 1792 wurde ihm das Amt des Organisten an der Marienkirche übertragen
- 1801 machte ihn der Hofkapellmeister B. A. Weber zu seinem Assistenten
- 1808 wurde er Musikdirektor der Kgl. Kapelle
- von 1822 bis zu seiner Pensionierung 1830 war er Erster Kapellmeister
- von 1791 bis zum Tod Mitglied der Berliner Singakademie (Tenor)
- alternierend mit C. M. von Weber studierte er dessen Euryanthe im Dezember 1825 für die Berliner EA ein