WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

10218206X Seidel, Friedrich Ludwig[^1]
[^1: - Sohn eines Schuhmachers, zunächst als Orgel- und Klavierspieler ausgebildet
- ab 1776 aufgrund der Fürsprache Reichardts in Berlin weitere Ausbildung beim Konzertmeister Carl (Hermann Heinrich) Benda
- 1785 begleitete er Reichardt nach London und Paris
- nach der Rückkehr 1786 wirkte er als Klavierlehrer in Berlin
- 1792 wurde ihm das Amt des Organisten an der Marienkirche übertragen
- 1801 machte ihn der Hofkapellmeister B. A. Weber zu seinem Assistenten
- 1808 wurde er Musikdirektor der Kgl. Kapelle
- von 1822 bis zu seiner Pensionierung 1830 war er Erster Kapellmeister
- von 1791 bis zum Tod Mitglied der Berliner Singakademie (Tenor)
- alternierend mit C. M. von Weber studierte er dessen Euryanthe im Dezember 1825 für die Berliner EA ein]