WeGA, Dokumente, Digitale Edition
author: Seidel, Friedrich Ludwig
created: 7. Dezember 1825
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wegen nachträglicher, bedeutender Verändrung der Partitur, welche vom Komponisten eingesandt worden, im 2t sowohl als im 3t Akte der Oper: Euryanthe, sind die Instrumentstimmen neu durchgesehen, umgeschrieben, mit öfterer nothwendiger Vorzeichnung versehen und manche Fehler verbessert worden; welches ich pflichtmäßig attestire.

Berlin d. 7t Dec. 1825.
F. L. Seidel