WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117400890 Sinclair, John[^1]
[^1: - Sohn des Baumwollspinners David Sinclair
- zunächst als Militärmusiker (Klarinettist) in Campbell tätig, dann als Gesangslehrer in Aberdeen
- ab 1810 an Londoner Bühnen aktiv, zunächst am Haymarket Theatre, ab 1811 an Covent Garden
- 1816 Heirat mit Miss Norton
- ab 1819 weitere Ausbildung in Paris bei Valeriano Pellegrini
- 1821 Reise nach Neapel zu Rossini, anschließend (1822/23) Auftritte in Pisa, Bologna, Modena, Florenz, Venedig
- ab 1823 wieder in London (zunächst an Covent Garden, dann Adelphi Theatre und Drury Lane Theatre)
- mehrere Jahre Direktor der Tivoli Gardens]