WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Smart, Charles Frederick[^1]
[^1: - Sohn des Musikverlegers George Smart (1751–1818) und dessen Ehefrau Ann, geb. Embry
- Bruder von George Thomas Smart
- laut Doanes Musical Directory (1794) Chorsänger in der Chapel Royal und in den Concerts of Ancient Music
- als Orchestermusiker an Webers Konzert am 26. Mai 1826 in London beteiligt
- im Juni 1826 Orchestermusiker bei Webers Funeral in Moorfields Chapel; vgl. The Quarterly Musical Magazine and Review, vol. 8, Nr. 29, S. 127]