WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

102200009 Stevenson, Sir John Andrew[^1]
[^1: - Sohn des Geigers James Stevenson aus Glasgow
- musikalische Ausbildung in Dublin
- ab 1814 Organist und Musikdirektor der Castle Chapel in Dublin]