WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Crelinger, Auguste; Stich, Auguste; Düring, Auguste
identifier: 116718854
birth: 1795-10-07, Berlin
death: 1865-04-11, Berlin
sex: f
occupation: Schauspielerin
occupation: Sängerin
residence: Berlin
- Tochter des Uhrmacherrs Christian Düring und dessen Frau Friederike Sophie, geb. Tilly (gest. 1811)
- erste Bühnenauftritte beim Liebhabertheater Urania
- seit 1812 bis zur Pensionierung (November 1863) an den Königlichen Schauspielen Berlin, zuerst auch als Sängerin; gab bei der Berliner Erstaufführung des Abu Hassan (28. Juli 1813) die Zobeide und bei der Uraufführung der Preciosa (14. März 1821) die Titelpartie
- 1814–1818 Mitglied der Berliner Singakademie (Sopran)
- seit 1817 verheiratet mit dem Schauspieler Heinrich Wilhelm Stich; zwei gemeinsame Töchter: Berta (1818–1876), Clara (1820–1862)
- seit 1827 verheiratet mit dem Bankier Otto Crelinger (1802–1874)