WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kramer, Friederike; Reibedanz, Friedericke Elisabeth
sex: f
occupation: Sängerin (Sopran)
residence: Kassel
residence: Hannover
residence: Münster
residence: Bremen
residence: Minden
residence: Osnabrück
- 1815 am Hoftheater Kassel als 2. Sängerin (noch als Dem. Reibedanz)
- heiratete zwischen 12. und 17. Januar 1816 in Kassel ihren Kollegen Ludwig Kramer
- 1816 in Bamberg, dort Geburt des Sohnes Ferdinand
- 1817/18 unter Pichler als „Bravoursängerin“ in Hannover (vermutlich bis Sommer 1818)
- ab Winter 1818/19 bis 1824 unter Pichler u. a. in Münster (sang dort in der Freischütz-Erstaufführung am 5. Januar 1823 die Agathe), Bremen, Minden, Osnabrück (1824 wegen Rückgang der stimmlichen Kräfte als Sängerin ausgeschieden)