WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11731711X Streicher, Andreas Streicher, Johann Andreas[^1]
[^1: - wuchs nach dem frühen Tod des Vaters (1765) ab dem neunten Lebensjahr im Waisenhaus auf (dort schulische Ausbildung), kehrte 1775 in das Haus der Mutter zurück
- erteilte ab 1778 Klavierunterricht an der Hohen Karlsschule in Stuttgart
- 1782 gemeinsame Flucht mit Schiller nach Mannheim, ließ sich dort als Musiklehrer nieder
- ging 1786 nach München, dort als Komponist sowie Bearbeiter von Klavierauszügen tätig
- heiratete am 7. Januar 1794 Anna Maria (Nanette) Streicher (1769–1833), Tochter des Augsburger Klavierbauers Johann Andreas Stein (1728–1792)
- das Ehepaar lebte ab 1794 in Wien, wo Streicher zunächst noch unterrichtete (u. a. Franz Xaver Mozart), während die Ehefrau mit ihrem Bruder Matthäus Andreas Stein die väterliche Klavierbaufirma weiterführte
- wurde nach Trennung des Schwagers von der Firma (1802) Teilhaber und widmete sich nachfolgend ganz dem Klavierbau (Weiterentwicklung der Stein’schen Mechanik)]