WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1155181085 Reede, Wilhelmine Gräfin von Krusemark, Wilhelmine Karoline Albertine Charlotte Elisabeth von Reede-Ginkel, Wilhelmine van[^1]
[^1: - Tochter des Hans Friedrich von Krusemark (1720–1775) und dessen Frau Christina Johanna Wilhelmine, geb. von Ingersleben (geb. 1745)
- 1791 Heirat mit Arend Willem Graf van Reede-Ginkel (1747–1815)
- Oberhofmeisterin der preußischen Kronprinzessin Elisabeth
- im Sommer 1825 gemeinsam mit Prinzessin Elisabeth Kuraufenthalt in Ems (wohnte im herrschaftlichen Bade-Haus)]