WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

141739630 Schirmer, Friedrich[^1]
[^1: - 1794/95 bei Anton Christian Hunnius in Amsterdam und Wetzlar (vermutlich auch in Düsseldorf)
- verheiratet mit Sophie Schirmer; Vater von Auguste Louise Haberkorn, Albert Schirmer, Friedrich Schirmer
- spielte mit eigener Gesellschaft zunächst in vorwiegend kleineren Städten des Rheinlandes, 1804 mit Co-Direktor Scholl in Köln und Mainz (Mai/Juni 1804) sowie in Düsseldorf (Juni/Juli 1804), Herbst 1808 in Münster (geplante Winterspielzeit 1808/1809 in Köln nicht angetreten, 1809 erfolglose Bewerbung um Duisburg, Sommer 1809 Bewerbung um Cleve), Winter 1810/11 in Münster
- 1812 bis 1814 Direktor der Gesellschaft des Bergischen Theaters, die u. a. in Aachen (April bis Juni 1812), Düsseldorf (Mai 1812, November 1812 bis Mai 1813, vermutlich auch im Winter 1813/1814) und Köln (Juni/Juli 1812, Oktober bis November 1812) spielte
- mit eigener Gesellschaft nachfolgend in Aachen (April bis Dezember 1814, April bis November 1815, Mai bis Oktober 1816), Köln (Dezember 1814 bis März 1815, November 1815 bis Mai 1816), Bonn (1815 Abstecher von Köln aus) und Amsterdam (Winter 1816/1817)]