WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cooke, Thomas Potter[^1]
[^1: - Sohn eines Chirurgen (gest. 1792)
- bis 1802 bei der Marine tätig
- Bühnendebüt 1804, nachfolgend bis 1860 an wechselnden Theatern in London (auch in Dublin, Edinburgh) tätig]