WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Döbbelin, Auguste Feige, Auguste[^1]
[^1: - Tochter von Schauspieler und Musiker Johann Gottlieb Feige (geb. 1748 in Zeitz, Theaterdebüt 1769) und dessen Ehefrau, der Schauspielerin Johanna Carolina, geb. Heintze (geb. 1750 in Breslau, Theaterdebüt 1767), Schwester von Karl Feige; die Eltern waren 1780 am Mecklenburg-Strelitzer Hoftheater engagiert (Vater als erster Bassist, ab 1781 Leiter), sie wechselten gemeinsam mit Tochter Auguste im Jahr 1792 zu Carl Döbbelin in Magdeburg, vgl. Gothaer Theater-Kalender auf das Jahr 1793, hg. von H. A. O. Reichard, S. 130
- 7. Oktober 1799 Heirat mit Carl Döbbelin
- gemeinsam mit dem Ehemann u. a. in Altona (1806), Amsterdam (bis ca. 1809/10) und Stuttgart (1811 bis 1813) tätig
- 1815 am Hoftheater in Kassel prekär engagiert; Fach: Anstands- und Charakterrollen im Schauspiel, Mütter in der Oper]