WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116089741 Hoffmann, Marie Baumeister, Marie Baumüller, Marie[^1]
[^1: - Schwester von Wilhelm Baumeister, Schwägerin von Therese, geb. Ringelhardt
- seit 1858 verheiratet mit Johann Hoffmann (1803–1865), der von 1846 bis 1852 die Direktion des Prager Ständetheaters führte
- lebte nach ihrem Bühnenabgang (1878) in Dresden]