WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

130617334 Tausch, Friedrich Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn und Schüler von Franz Tausch
- seit 1815 Mitglied der Berliner Hofkapelle, Kammermusikus
- führte nach dem Tod des Vaters (1817) dessen Konservatorium für Blasinstrumente weiter]