WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fumetti, Franz Egon von
birth: 1786-09-08
death: 1831-06-17, Jassy, Rumänien
sex: m
occupation: Arzt (Dr. med.)
- älterer Sohn des Franz Joseph von Fumetti aus dessen ersten Ehe mit (Maria Brigitte) Gertrud, geb. Ahnemann
- Neffe von Franz Anton von Webers erster Ehefrau Maria Anna, geb. von Fumetti
- Medizinstudium in Göttingen (Dissertatio inauguralis medica de somno, Göttingen, 20. September 1808)