WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fumetti, Franz Egon von[^1]
[^1: - älterer Sohn des Franz Joseph von Fumetti aus dessen ersten Ehe mit (Maria Brigitte) Gertrud, geb. Ahnemann
- Neffe von Franz Anton von Webers erster Ehefrau Maria Anna, geb. von Fumetti
- Medizinstudium in Göttingen (Dissertatio inauguralis medica de somno, Göttingen, 20. September 1808)]