WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pfeiffer, Leopold[^1]
[^1: - Februar 1791 bis April 1810 sowie April 1811 bis Januar 1830 am Leopoldstädter Theater in Wien
- außerdem k. k. Hofbassist
- heiratete 1812 Clara Scharf (geb. ca. 1780, gest. 8. Mai 1843 Wien)]