WeGA, Briefe, Digitale Edition
author: Weber, Carl Maria von
source date: 1908
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Aber lieber Freund! Ich kann mich doch nicht selber loben. Und das müsste ich doch etwas, denn was gut war, kam doch wohl grösstentheils von mir, und mit Liebe von allen Seiten unterstützt bis dahin, wo die Kräfte uns nicht ausreichten. Die gestrige Vorstellung war besser und Bergmann mehr bei Stimme und Spiel. Also übergeht die ganze Geschichte mit Stillschweigen[^1], wie schon so manches z. B. das doch gewiss interessante Concert in der Frauenkirche übergangen worden ist [Das von Weber geleitete Benefizkonzert in der Frauenkirche am 27. Juni 1817 wurde in der Abend-Zeitung nicht rezensiert.]. [...] ich kann nicht helfen [...] Gott erhalte mir den offenen Helm. Jetzt hilf Dir selber, Du bist der Hell.

[^1: Gemeint ist die zweite Vorstellung der Lodoiska am 12. (nicht 13.!) August 1817, in der Bergmann den Floresky gab. Innerhalb der Rubrik Chronik der Königl. Schaubühne zu Dresden wurde die Premiere der Lodoiska nicht rezensiert, sondern lediglich auf eine Besprechung der 2. Vorstellung verwiesen; vgl. den Bericht in der Abend-Zeitung vom 20. August 1817. In besagter Besprechung des 2. Abends heißt es lediglich, dass Bergmann nun mehr bei Stimme war.]