d: 15t um 11 Uhr Probe Entführung. um 5 Uhr Elisabetta[^1]. Brezel 2 –

[^1: Probe des italienischen Hoftheaterdepartements. Im Hoftheater wurde an dieser Abend Der leichtsinnige Lügner gegeben; vgl. den Bericht in der Abend-Zeitung vom 26. März 1819.]