WeGA, Tagebücher, Digitale Edition
author: Weber, Carl Maria von
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

d: 8ten um 11 Uhr Missa von Naumann: E moll [Ein stabiler Messen-Zyklus in e-Moll ist unter den Werken Naumanns nicht nachgewiesen, es handelte sich offenbar um eine Zusammenstellung aus Einzelsätzen.]. 4 Uhr Vesper Seidelm und Litania Brief von der Mutter erhalten 7. 6. Armen 8 –