WeGA, Tagebücher, Digitale Edition
author: Weber, Carl Maria von
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

d: 21t 11 Uhr Missa von Schuster. zum Geh. Rath vergeblich. 14t Bend 6t Zeis. Abends zum Erstenmale la Rapressalia. gut. nicht voll. gefiel so so[^1].

[^1: Vgl. den Bericht in der Abend-Zeitung vom 30. November 1821. Besetzt waren G. Cantù (Rè di Polonia), G. Benincasa (Barone Kowinski), L. Sandrini (Elisa), G. Sassaroli (Duca di Kalitz), G. Decavanti (Grifone) und A. Hunt (Christina); die Aufführung blieb laut Tagebuch der deutschen Bühnen (1821, S. 390) Ohne großen Beifall.]