WeGA, Tagebücher, Digitale Edition
author: Weber, Carl Maria von
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Der Erste August. Sonntag. 4 Ferd: um 11 Uhr 20t Bad: 1tes Moorbad[^1]. Mittag bei Henikstein. sehr angenehm. Sie sang, und ich spielte. 2 Ferd: Abends bei Klinger 4 gr. –.

[^1: 1823 war an das Alte Badehaus ein Gebäude mit kleinen Zimmern speziell für Moorbäder angebaut worden, die erste Einrichtung dieser Art in Böhmen. Weber versuchte vom 1. bis 9. August parallel zu den normalen Bädern insgesamt fünf Moorbäder.]