WeGA, Dokumente, Digitale Edition
author: Carl Maria von Weber
created: Juli 1820
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vorderseite gedruckt: Karl Maria v. Weber Koenigl. Saechs. KapellMeister und Director der Koenigl. Deutschen Oper.

Rückseite autograph: Halle 2t August Göttingen. 10. – Hanover. 20. – Braunschweig. Bremen. Oldenburg. Hamburg. 6t 7b Lübek. Schleswig. Kopenhagen. Berlin.