WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Fridolin von Weber
source date: 27. Juni 1800
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Es dienet zur beliebigen Nachricht, daß bei Endes genannten, der allgemein beliebte Trauer Chor von Salieri, auf den Tod des verstorbenen Herrn Senators von Welser [Hans Karl Welser von Neuhof, geb. am 14. Oktober 1758, seit 1788 Senator im Nürnberger Rat, war am 25. April 1800 gestorben.], für den Gesang, mit Begleitung des Klaviers arrangirt, um 36 kr. zu haben ist.

Friedrich August von Weber Musik Direktor des hiesigen National Theaters, wohnhaft in der Johannis Gasse, bei dem Schneidermeister Hr. Rauch Nro. 769.