WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weichs, Clemens von; Weichs an der Glon, Clemens von und zu
identifier: 134081978
birth: 1793-03-16
death: 1838-01-24, Wien
sex: m
occupation: Kämmerer
occupation: Theaterintendant
occupation: Obersthofmeister
residence: München
residence: Athen
- Sohn von Joseph Maria Freiherr von Weichs (1756–1819) und dessen Frau Anna, geb. Freiin von Ingenheim
- bayerischer Kämmerer, Major à la Suite
- verheiratet mit Stephanie, geb. Enders (gest. 24. Mai 1824)
- Hoftheaterintendant in München von Oktober 1823 bis April 1824
- seit 6. April 1825 verheiratet mit Dorothea, geb. Enders (gest. 1864)
- Oktober 1836 Ernennung zum Obersthofmeister der künftigen Königin Amalie von Griechenland, geb. Prinzessin von Oldenburg
- starb auf der Durchreise von Athen nach Bayern in Wien