WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weickh, Christian Friedrich Weick, Christian Friedrich [verheiratet mit Maria Barbara, geb. Hoffmann; gemeinsame Tochter: Christiane Jakobina Karoline Weick(h) (1785–1854, verh. Metz)]