WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117086940 Wächter, Johann Michael[^1]
[^1: - Sohn eines Gutsbesitzers; absolvierte ein Jurastudium in Wien
- 1819 Bühnendebüt in Graz, dort engagiert bis 1821; Fach: Bariton in der Oper, zweite und dritte Liebhaber im Schauspiel; heiratete dort seine Kollegin Therese Wittmann
- 1821 bis 1823 am deutschen Theater in Pest und Ofen; anschließend Gastauftritte am Kärntnertortheater im Dezember 1823 (u. a. Kaspar im Freischütz)
- 1824 bis Mai 1825 in Wien am Theater an der Wien, von dort aus im Mai/Juni 1824 Gastauftritte in Brünn
- Sommer 1825 bis 1827 am Königsstädtischen Theater in Berlin
- ab August 1827 bis zum Tod an der Hofoper in Dresden; sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (24. Februar 1828) den Scherasmin; von dort aus Gastauftritte u. a. in Pest (Mai/Juni 1829)]