WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Regenscheid, Georg; Regenscheid, Johann Georg
birth: 1739, Siblingen
death: spätestens 1830
sex: m
occupation: Küfermeister
residence: Mannheim
- Hausbesitzer in Mannheim (Haus B 4, 14, an der „Kalten Gasse“ gegenüber der Jesuitenkirche); in seinem Haus wohnte Franz Anton von Weber vom 13. Oktober 1810 bis zu seinem Tod am 16. April 1812
- gestorben spätestens 1830; vgl. die 1830 angelegte Verlassenschaftsakte (Stadtarchiv Mannheim, Zug 32/2001, Nr. 3758)