WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

130841196 Weinmüller, Carl Weinmiller, Karl Friedrich Clemens[^1]
[^1: - Gesangsausbildung in Wien, dort zunächst Mitwirkung in Kirchenchören
- ab 1783 (Bühnendebüt) bei einer reisenden Theatergesellschaft in Wiener Neustadt, St. Pölten, Hainburg
- ab 1788 erster Bassist und Opernregisseur in Ofen und Pest
- nach Gastrolle (Juni 1796) ab Oktober 1796 an die Wiener Hoftheater verpflichtet (dort bis 1798 auch seine Frau Aloisia, geb. Moerisch)
- ab 1798 bis zum Tod Mitglied der kaiserlichen Hofkapelle
- sang bis Januar 1824 an der Hofoper, u. a. in der Uraufführung der Faniska (25. Februar 1806) den Zamoski, in der ersten Aufführung der letzten Fassung des Fidelio (23. Mai 1814) den Rocco, in der Wiener Erstaufführung des Freischütz (3. November 1821) den Cuno]