WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wilhelm I., König von Württemberg; Friedrich Wilhelm Karl von Württemberg
identifier: 118633058
birth: 1781-09-27, Lüben (Schlesien)
death: 1864-06-25, Cannstatt
sex: m
residence: Stuttgart
1816–1864 als Wilhelm I. zweiter König von Württemberg