WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wilhelm V., Statthalter der Niederlande; Wilhelm V. Batavus, Prinz von Oranien; Oranien-Nassau, Wilhelm von
identifier: 119357550
birth: 1748-03-08, Den Haag
death: 1806-04-09, Braunschweig
sex: m
occupation: Regent
residence: Den Haag