WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoffmann, Caroline; Schmitt, Caroline
sex: f
occupation: Sängerin (Sopran)
occupation: Schauspielerin
residence: Frankfurt/Main
- Tochter des Musikdirektors Carl Joseph Schmitt
- gab am Theater Frankfurt/Main von März bis Mai 1814 ihre Bühnendebüts und sang nachfolgend erste und zweite Partien (u. a. am 12. Dezember 1814 Leonore im Fidelio)
- im Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde 1816 noch als Dem. Schmitt, 1817 bereits als Mad. Hoffmann geführt
- nach ersten stimmlichen Problemen Übergang ins Soubrettenfach, Rollen u. a. Susanne (Figaro), Zerline (Don Giovanni), Hulda (Donauweibchen), Ännchen (Freischütz, bereits in der Frankfurter Erstaufführung am 31. März 1822), Julie Fröhlich (Verwandlungen), Röschen (Spohrs Faust)
- gab im März und Mai 1825 Gastrollen am Münchner Hoftheater (Julie Fröhlich, Blonde)
- 1832 Beitritt zum Frankfurter Theater-Pensionsfond