WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

128564776 Zinck, Ludvig Zinck, Johan Wilhelm Ludvig Zinck, Ludwig[^1]
[^1: - Sohn von Hardenack Otto Conrad Zinck und dessen Frau Susanne Elisabeth, geb. Pontét (1745–1832), Bruder von Johan Georg Christoffer Zinck
- Schüler seines Vaters, 1789 Theater-Eleve in Kopenhagen, 1798 Chorist
- ab 1802 Hoforganist der Kopenhagener Schlosskirche (bis zum Tod)
- ab 1802 zusätzlich Repetitor am Königlichen Theater in Kopenhagen, ab 1806 dort Singmeister des Chores, 1819 (oder schon 1817?) bis 1842 erster Singmeister und Dirigent
- Komponist, Konzertmeister von Det harmoniske Selskab
- Vater des Schauspielers und Theaterhistorikers Otto (Christian) Zinck (1824–1908) und des Archäologen Ludvig (Henrik Olaus) Zinck (1833–1902)
- ab 1838/39 Titularprofessor]