WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Künzel, Johann August[^1]
[^1: - Theaterdebüt 1780, seit 1790 bei Franz Seconda angestellt, der 1795 Künzels Schwester heiratete
- 1816 bis zu seinem Tod Schauspieler am Dresdner Hoftheater]