WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Löbel, Joseph Löbel, Franz Joseph Andreas[^1]
[^1: - Sohn des Sängers Franz Löbel und dessen Frau (Christiane) Dorothea, geb. Retschke
- 1817 bis 1821 Mitglied im Opernchor des Dresdner Hoftheaters; ab 1819 auch mit kleineren Soloaufgaben im italienischen Hoftheater-Département betraut
- zum 1. Juli 1821 als Solist ins deutsche Hoftheater-Département übernommen, aber bereits Dezember 1822 wieder abgegangen
- anschließend bis zum Tod wieder Mitglied des Opernchors
- 1835 Chor-Assistent]