WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Chelius, Friederike; Chelius, Friederike Sybille; Appold, Friederike
birth: 1786
death: 1872-09-04, Darmstadt
sex: f
occupation: Sängerin (Sopran/Mezzosopran)
residence: Frankfurt am Main
residence: Darmstadt
- Gesangsausbildung in Frankfurt/Main
- 1809/10 am Frankfurter Stadttheater
- am 22. April 1810 in Frankfurt Konzertauftritt bereits als großherzogliche Darmstädtische Hofsängerin
- bis 1830 am Hoftheater Darmstadt
- heiratete am 5. August 1823 Georg Valentin Appold