WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinhardt, Johann Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn von Peter Mathias Reinhard (1741–1817) und dessen Frau Anna Christina Elisabeth Wilhelmine, geb. Anhäuser (1750–1780)
- heiratete am 6. November 1803 Anna Katharina Reinhardt (geb. 1785); gemeinsame Tochter: Anna Maria (1807–1878), ab 1827 verh. Michel
- übernahm die Leitung des Bankhauses seines Schwiegervaters (und Cousins) Johann Wilhelm Reinhardt (1752–1826)]